%\documentclass[referee]{aa} % for a referee version
\documentclass{aa}
\usepackage{graphics}
\begin{document}
%
\begin{appendix}
{\bf Appendix}
%Table 3.
\begin{table*}
\caption[]{Elemental abundances}
\scriptsize
\begin{tabular}{lrrrrrrrrrrrrrrrr}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{}&\multicolumn{4}{c}{CS Ori, P=3.88939}&
\multicolumn{4}{c}{AE Tau 3.89645}&\multicolumn{4}{c}{V504 Mon (s) 3.907}&
\multicolumn{4}{c}{AA  Mon 3.93816}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
 Ion &[M/H]
&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)\\
\hline
C I   &--0.58&  0.18&   5&7.97&--0.48 & 0.08 &  5 &8.07 &--0.53&  0.12&   9 &8.02 &--0.49 & 0.13&   6 &8.06\\
N I   &--0.12&  0.10&   8&7.85&  0.07 & 0.08 &  6 &8.04 &  0.14&  0.05&   7 &8.11 &  0.35 & 0.06&   5 &8.32\\
O I   &--0.61&   -- &   1&8.26&--0.17 & 0.23 &  2 &8.70 &--0.35&   -- &   1 &8.52 &--0.19 & 0.07&   2 &8.68\\
Na I  &  0.05&  0.01&   3&6.38&--0.10 & 0.01 &  2 &6.23 &--0.08&  0.10&   4 &6.25 &  0.04 & 0.13&   2 &6.37\\
Mg I  &--0.40&   -- &   1&7.18&--0.36 & 0.18 &  2 &7.22 &--0.45&   -- &   1 &7.13 &--0.22 & 0.12&   2 &7.36\\
Al I  &--0.31&  0.33&   2&6.16&--0.30 & 0.11 &  6 &6.17 &--0.13&   -- &   1 &6.34 &--0.14 &  -- &   1 &6.33\\
Si I  &--0.16&  0.11&  22&7.39&--0.18 & 0.10 & 23 &7.37 &--0.19&  0.13&  13 &7.36 &--0.15 & 0.18&   6 &7.40\\
Si II &--0.09&   -- &   1&7.46&--0.19 &  --  &  1 &7.36 &  0.10&   -- &   1 &7.65 &  0.06 &  -- &   1 &7.61\\
S I   &--0.32&  0.16&   5&6.89&--0.33 & 0.15 &  3 &6.88 &--0.23&  0.22&   4 &6.98 &--0.12 & 0.20&   5 &7.09\\
Ca I  &--0.20&  0.10&   9&6.16&--0.25 & 0.08 &  9 &6.11 &--0.21&  0.12&  11 &6.15 &--0.26 & 0.15&   8 &6.10\\
Sc I  &  0.38&   -- &   1&3.55&  0.20 &  --  &  1 &3.37 &   -- &   -- &  -- & --  &   --  &  -- &  -- & -- \\
Sc II &--0.27&  0.16&   3&2.90&--0.15 & 0.17 &  4 &3.02 &--0.33&  0.18&   5 &2.84 &--0.21 & 0.15&   6 &2.96\\
Ti  I &--0.20&  0.05&   4&4.82&--0.07 & 0.14 &  9 &4.95 &--0.22&  0.07&   3 &4.80 &--0.21 & 0.10&   3 &4.81\\
Ti II &--0.33&   -- &   1&4.69&--0.02 &  --  &  1 &5.00 &--0.35&  0.12&   3 &4.67 &--0.25 & 0.05&   3 &4.77\\
V  I  &   -- &   -- &  --& -- &--0.16 & 0.20 &  5 &3.84 &--0.11&   -- &   1 &3.89 &  0.18 & 0.01&   2 &4.18\\
V II  &   -- &   -- &  --& -- &--0.32 & 0.05 &  2 &3.68 &   -- &   -- &  -- & --  &--0.29 &  -- &   1 &3.71\\
Cr  I &--0.03&   -- &   1&5.64&--0.13 & 0.14 &  3 &5.54 &   -- &   -- &  -- & --  &--0.23 &  -- &   1 &5.44\\
Cr II &--0.31&  0.13&   3&5.36&--0.10 & 0.07 &  3 &5.57 &--0.30&  0.12&   9 &5.37 &--0.26 & 0.13&   7 &5.41\\
Mn I  &--0.43&  0.04&   3&4.96&--0.41 & 0.10 &  5 &4.98 &--0.38&  0.13&   2 &5.01 &--0.29 & 0.05&   2 &5.10\\
Fe I  &--0.26&  0.11&  80&7.24&--0.19 & 0.10 &113 &7.31 &--0.31&  0.10&  57 &7.19 &--0.21 & 0.10&  48 &7.29\\
Fe II &--0.25&  0.07&  18&7.25&--0.17 & 0.09 & 22 &7.33 &--0.30&  0.11&  29 &7.20 &--0.22 & 0.09&  21 &7.28\\
Co I  &   -- &   -- &  --& -- &--0.45 &  --  &  1 &4.47 &   -- &   -- &  -- & --  &    -- &   --&   --&  --\\
Ni I  &--0.25&  0.17&  24&6.00&--0.22 & 0.07 & 26 &6.03 &--0.36&  0.10&  11 &5.89 &--0.30 & 0.11&   8 &5.95\\
Cu I  &  0.19&   -- &   1&4.40&--0.14 &  --  &  1 &4.07 &  0.20&   -- &   1 &4.41 &  0.29 &  -- &   1 &4.50\\
Y II  &--0.09&  0.13&   3&2.15&  0.08 & 0.04 &  3 &2.32 &--0.17&  0.11&   4 &2.07 &  0.07 & 0.10&   5 &2.31\\
Zr II &   -- &   -- &  --& -- &--0.18 &  --  &  1 &2.41 &--0.24&   -- &   1 &2.36 &    -- &   --&   --&  --\\
La II &  0.21&   -- &   1&1.43&  0.32 &  --  &  1 &1.54 &   -- &   -- &  -- & --  &    -- &   --&   --&  --\\
Ce II &  0.07&   -- &   1&1.62&--0.27 & 0.19 &  2 &1.28 &--0.26&  0.20&   3 &1.28 &  0.03 & 0.17&   2 &1.58\\
Pr II &   -- &   -- &  --& -- &   --  &  --  & -- & --  &--0.39&   -- &   1 &0.32 &    -- &   --&   --&  --\\
Nd II &--0.17&   -- &   1&1.33&--0.08 & 0.15 &  3 &1.42 &--0.30&  0.14&   3 &1.20 &--0.11 & 0.06&   3 &1.39\\
Eu II &--0.03&   -- &   1&0.48&  0.11 & 0.01 &  2 &0.62 &--0.15&   -- &   1 &0.36 &--0.32 &  -- &   1 &0.19\\
\hline
%
\hline
\multicolumn{1}{c}{}&\multicolumn{4}{c}{EK Mon 3.95794}&
\multicolumn{4}{c}{V495 Mon  4.09658}&\multicolumn{4}{c}{V508 Mon  4.133608}&
\multicolumn{4}{c}{VW Pup 4.28537}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
 Ion &[M/H]
&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)\\
\hline
C I    & --0.42&  0.10 &    6 &   8.13 &       --0.77&  0.08 &    3 &   7.78&      --0.77&  0.08&     5 &   7.78 &      --0.48&  0.14 &    4 &   8.07 \\
N I    &   0.26&  0.07 &    5 &   8.23 &       --0.12&   --  &    1 &   7.85&        0.07&  0.08&     6 &   8.04 &      --0.12&   --  &    1 &   7.85 \\
O I    & --0.28&   --  &    1 &   8.59 &       --0.09&  0.04 &    2 &   8.78&      --0.54&   -- &     1 &   8.33 &        0.19&   --  &    1 &   9.06 \\
Na I   &   0.04&  0.01 &    2 &   6.37 &       --0.00&  0.06 &    3 &   6.33&      --0.01&  0.12&     2 &   6.32 &        0.02&  0.00 &    2 &   6.35 \\
Mg I   & --0.18&   --  &    1 &   7.40 &       --0.28&   --  &    1 &   7.30&      --0.28&   -- &     1 &   7.30 &      --0.31&   --  &    1 &   7.27 \\
Al I   & --0.04&  0.00 &    2 &   6.43 &       --0.25&  0.23 &    4 &   6.22&      --0.15&  0.19&     4 &   6.32 &      --0.21&  0.02 &    2 &   6.26 \\
Si I   & --0.05&  0.07 &   10 &   7.50 &       --0.18&  0.07 &   14 &   7.37&      --0.20&  0.07&    17 &   7.35 &      --0.17&  0.07 &   10 &   7.38 \\
Si I   &    -- &   --  &  --  &    --  &          -- &   --  &  --  &    -- &      --0.05&  0.13&     2 &   7.50 &      --0.12&  0.19 &    2 &   7.43 \\
S I    & --0.15&  0.03 &    3 &   7.06 &       --0.07&   --  &    1 &   7.14&      --0.19&  0.29&     4 &   7.02 &      --0.29&  0.20 &    2 &   6.92 \\
Ca I   & --0.10&  0.09 &    5 &   6.26 &       --0.29&  0.16 &    6 &   6.07&      --0.22&  0.07&     4 &   6.14 &      --0.23&  0.06 &    5 &   6.13 \\
Sc I   &   0.49&   --  &    1 &   3.66 &          -- &   --  &  --  &    -- &        0.08&   -- &     1 &   3.25 &         -- &   --  &  --  &    --  \\
Sc II  & --0.19&  0.19 &    4 &   2.98 &       --0.34&  0.11 &    5 &   2.83&      --0.35&  0.12&     2 &   2.82 &      --0.19&  0.12 &    3 &   2.98 \\
Ti  I  & --0.20&   --  &    1 &   4.82 &       --0.29&  0.10 &    5 &   4.73&      --0.10&  0.12&     7 &   4.92 &      --0.26&   --  &    1 &   4.76 \\
Ti II  & --0.17&  0.08 &    3 &   4.85 &       --0.30&  0.11 &    2 &   4.72&      --0.34&   -- &     1 &   4.68 &      --0.31&   --  &    1 &   4.71 \\
V  I   & --0.07&   --  &    1 &   3.93 &       --0.22&  0.20 &    3 &   3.78&      --0.20&  0.13&     7 &   3.80 &      --0.35&  0.08 &    2 &   3.65 \\
V II   & --0.14&   --  &    1 &   3.86 &       --0.47&   --  &    1 &   3.53&      --0.40&   -- &     1 &   3.60 &      --0.28&  0.09 &    2 &   3.72 \\
Cr  I  &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.21&   --  &    1 &   5.46&      --0.22&   -- &     1 &   5.45 &      --0.04&  0.29 &    2 &   5.63 \\
Cr II  & --0.15&  0.07 &    7 &   5.52 &       --0.34&  0.14 &    7 &   5.33&      --0.22&  0.08&     5 &   5.45 &      --0.09&  0.20 &    3 &   5.58 \\
Mn I   & --0.19&  0.08 &    3 &   5.20 &       --0.39&  0.10 &    6 &   5.00&      --0.41&  0.06&     4 &   4.98 &      --0.37&  0.08 &    4 &   5.02 \\
Fe I   & --0.09&  0.09 &   71 &   7.41 &       --0.26&  0.11 &   68 &   7.24&      --0.25&  0.07&    94 &   7.25 &      --0.19&  0.09 &   73 &   7.31 \\
Fe II  & --0.12&  0.08 &   21 &   7.38 &       --0.28&  0.12 &   21 &   7.22&      --0.23&  0.09&    22 &   7.27 &      --0.20&  0.08 &   12 &   7.30 \\
Co I   & --0.06&   --  &    1 &   4.86 &       --0.25&  0.07 &    3 &   4.67&      --0.35&  0.00&     2 &   4.57 &      --0.26&  0.06 &    4 &   4.66 \\
Ni I   & --0.20&  0.09 &   18 &   6.05 &       --0.36&  0.08 &   18 &   5.89&      --0.35&  0.07&    22 &   5.90 &      --0.17&  0.12 &   17 &   6.08 \\
Cu I   & --0.96&   --  &    1 &   3.25 &       --0.31&  0.04 &    2 &   3.90&      --0.30&   -- &     1 &   3.91 &      --0.64&  0.39 &    2 &   3.57 \\
Zn I   &    -- &   --  &  --  &    --  &          -- &   --  &  --  &    -- &        0.11&   -- &     1 &   4.71 &         -- &   --  &  --  &    --  \\
Y II   & --0.07&  0.08 &    6 &   2.17 &       --0.10&  0.09 &    6 &   2.14&      --0.17&  0.09&     4 &   2.07 &      --0.09&  0.12 &    5 &   2.15 \\
Zr II  &   0.05&   --  &    1 &   2.65 &       --0.44&   --  &    1 &   2.16&      --0.16&   -- &     1 &   2.44 &         -- &   --  &  --  &    --  \\
La II  &    -- &   --  &  --  &    --  &         0.05&   --  &    1 &   1.27&        0.06&   -- &     1 &   1.28 &        0.19&   --  &    1 &   1.41 \\
Ce II  & --0.22&  0.25 &    4 &   1.33 &         0.04&  0.20 &    4 &   1.59&      --0.17&  0.13&     2 &   1.38 &        0.08&  0.19 &    5 &   1.63 \\
Pr II  &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.20&   --  &    1 &   0.51&      --0.54&   -- &     1 &   0.17 &      --0.38&   --  &    1 &   0.33 \\
Nd II  &   0.06&  0.15 &    3 &   1.56 &       --0.14&  0.11 &    9 &   1.36&      --0.24&  0.12&     6 &   1.26 &      --0.06&  0.24 &    6 &   1.44 \\
Eu II  &   0.31&   --  &    1 &   0.82 &       --0.17&  0.00 &    2 &   0.34&      --0.27&  0.14&     2 &   0.24 &      --0.08&   --  &    1 &   0.43 \\
Gd II  &   --  &  --   & --   &   --   &         --  &  --   & --   &   --  &     --0.14 &  --  &    1  &  0.98  &        --  &  --   & --   &   --   \\
\hline
\end{tabular}
\begin{list}{}{}
\item[] N-- is the number of the line used in analysis.
\end{list}
\end{table*}


%Table 3.
\begin{table*}
{\bf Table   (continued)}\\
\scriptsize
\begin{tabular}{lrrrrrrrrrrrrrrrr}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{}&\multicolumn{4}{c}{EE Mon 4.80896}&
\multicolumn{4}{c}{XX Mon  5.45647}&\multicolumn{4}{c}{WW Pup   5.51672}&
\multicolumn{4}{c}{TZ Mon  7.42818}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
 Ion &[M/H]
&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)\\
\hline
Li I  &    -- &   --  &  --  &    --  &          --  &  -- &   --  &    --  &          -- &   --  &   -- &    -- &        --0.32: & -- &     1 &   0.84\\
C I   & --0.48&  0.13 &    5 &   8.07 &       --0.52 & 0.19&     2 &   8.03 &       --0.64&  0.16 &    5 &   7.91&        --0.53  &0.06&     3 &   8.02\\
N I   &   0.14&  0.05 &    2 &   8.11 &         0.15 & 0.09&     2 &   8.12 &       --0.16&   --  &    1 &   7.81&          0.26  & -- &     1 &   8.23\\
O I   &    -- &   --  &  --  &    --  &         0.06 & 0.04&     3 &   8.93 &          -- &   --  &   -- &    -- &          0.28  &0.08&     4 &   9.15\\
Na I  & --0.20&  0.18 &    4 &   6.13 &         0.02 & 0.04&     2 &   6.35 &         0.01&  0.11 &    2 &   6.34&          0.15  &0.09&     3 &   6.48\\
Mg I  & --0.60&   --  &    1 &   6.98 &          --  &  -- &   --  &    --  &       --0.33&   --  &    1 &   7.25&        --0.05  &0.13&     2 &   7.53\\
Al I  &    -- &   --  &  --  &    --  &         0.13 &  -- &     1 &   6.60 &       --0.12&  0.05 &    2 &   6.35&          0.05  &0.12&     5 &   6.52\\
Si I  & --0.36&  0.14 &   11 &   7.19 &       --0.18 & 0.05&     7 &   7.37 &       --0.13&  0.10 &   14 &   7.42&          0.01  &0.09&    25 &   7.56\\
Si II & --0.23&   --  &    1 &   7.32 &          --  &  -- &   --  &    --  &       --0.18&  0.08 &    2 &   7.38&        --0.11  & -- &     1 &   7.44\\
S I   & --0.56&  0.37 &    3 &   6.65 &       --0.21 & 0.24&     3 &  7.00  &       --0.20&  0.23 &    4 &   7.01&          0.20  &0.16&     4 &   7.41\\
Ca I  & --0.50&  0.15 &   12 &   5.86 &       --0.18 & 0.16&     6 &   6.18 &       --0.22&  0.07 &    4 &   6.14&          0.06  &0.15&     9 &   6.42\\
Sc I  &   0.07&   --  &    1 &   3.24 &         0.32 &  -- &     1 &   3.49 &         0.21&   --  &    1 &   3.38&        --0.23  &0.13&     4 &   2.94\\
Sc II & --0.50&  0.21 &    6 &   2.67 &       --0.31 & 0.06&     2 &   2.86 &       --0.48&  0.09 &    3 &   2.69&        --0.29  &0.22&     6 &   2.88\\
Ti  I & --0.17&  0.41 &    8 &   4.85 &       --0.22 & 0.10&     5 &   4.80 &       --0.24&  0.04 &    4 &   4.78&        --0.08  &0.11&    28 &   4.94\\
Ti II & --0.45&  0.20 &    4 &   4.57 &       --0.30 &  -- &     1 &   4.72 &       --0.30&   --  &    1 &   4.72&        --0.22  & -- &     1 &   4.80\\
V  I  &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.06 & 0.22&     4 &   3.94 &       --0.19&  0.15 &    4 &   3.81&        --0.08  &0.11&    19 &   3.92\\
V II  & --0.41&  0.32 &    2 &   3.59 &          --  &  -- &   --  &    --  &          -- &   --  &  --  &    -- &        --0.12  & -- &     1 &   3.88\\
Cr  I & --0.02&  0.64 &    6 &   5.65 &       --0.39 &  -- &     1 &   5.28 &       --0.14&  0.01 &    2 &   5.53&        --0.02  &0.15&    10 &   5.65\\
Cr II & --0.55&  0.09 &   10 &   5.12 &       --0.08 & 0.21&     5 &   5.59 &       --0.23&  0.16 &    5 &   5.44&        --0.18  &0.17&     2 &   5.49\\
Mn I  & --0.66&  0.19 &    2 &   4.73 &       --0.29 & 0.04&     4 &   5.10 &       --0.31&  0.08 &    2 &   5.08&          0.41  &0.07&     6 &   5.80\\
Fe I  & --0.51&  0.15 &   77 &   6.99 &       --0.18 & 0.11&    52 &   7.32 &       --0.17&  0.11 &   56 &   7.33&        --0.03  &0.15&   178 &   7.47\\
Fe II & --0.52&  0.17 &   29 &   6.98 &       --0.17 & 0.10&    15 &   7.33 &       --0.19&  0.12 &   19 &   7.31&        --0.04  &0.18&    22 &   7.46\\
Co I  &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.27 & 0.28&     2 &   4.65 &          -- &   --  &  --  &    -- &        --0.16  &0.06&    12 &   4.76\\
Ni I  & --0.58&  0.15 &   13 &   5.67 &       --0.27 & 0.08&    13 &   5.98 &       --0.21&  0.09 &   20 &   6.04&        --0.09  &0.10&    55 &   6.16\\
Cu I  &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.22 &  -- &     1 &   3.99 &       --0.34&  0.10 &    2 &   3.87&          0.17  & -- &     1 &   4.38\\
Zn I  &    -- &   --  &  --  &    --  &          --  &  -- &   --  &    --  &       --0.01&   --  &    1 &   4.59&          0.26  & -- &     1 &   4.86\\
Sr I  &    -- &   --  &  --  &    --  &          --  &  -- &   --  &    --  &          -- &   --  &  --  &    -- &        --0.10  & -- &     1 &   2.80\\
Y I   &    -- &   --  &  --  &    --  &          --  &  -- &   --  &    --  &         0.44&   --  &    1 &   2.68&        --0.47  & -- &     1 &   1.77\\
Y II  & --0.40&  0.20 &    4 &   1.84 &       --0.00 & 0.10&     5 &   2.24 &       --0.02&  0.09 &    6 &   2.22&        --0.08  &0.05&     2 &   2.16\\
Zr II &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.25 &  -- &     1 &   2.35 &          -- &   --  &  --  &    -- &        --0.22  & -- &     1 &   2.38\\
Ru I  &    -- &   --  &  --  &    --  &          --  &  -- &   --  &    --  &          -- &   --  &  --  &    -- &        --0.50  & -- &     1 &   1.34\\
Ba II & --0.51&   --  &    1 &   1.62 &          --  &  -- &   --  &    --  &          -- &   --  &  --  &    -- &          0.50  & -- &     1 &   2.63\\
La II &    -- &   --  &  --  &    --  &         0.06 &  -- &     1 &   1.28 &         0.15&   --  &    1 &   1.37&          0.04  & -- &     1 &   1.26\\
Ce II & --0.27&  0.51 &    2 &   1.28 &       --0.05 & 0.25&     4 &   1.50 &       --0.00&  0.16 &    3 &   1.55&        --0.26  &0.24&     3 &   1.29\\
Pr II &    -- &   --  &  --  &    --  &       --0.10 & 0.06&     2 &   0.61 &       --0.35&   --  &    1 &   0.36&           --   & -- &   --  &    -- \\
Nd II & --0.23&  0.30 &    2 &   1.27 &         0.01 & 0.24&     6 &   1.51 &       --0.04&  0.18 &    8 &   1.46&        --0.25  &0.02&     2 &   1.25\\
Eu II &    -- &   --  &  --  &    --  &         0.04 &  -- &     1 &   0.55 &       --0.09&  0.05 &    2 &   0.42&        --0.01  & -- &     1 &   0.50\\
\hline
%
\hline
\multicolumn{1}{c}{}&\multicolumn{4}{c}{AC Mon  8.01425}&
\multicolumn{4}{c}{TX Mon  8.70173}&\multicolumn{4}{c}{HW Pup  13.454}&
\multicolumn{4}{c}{AD Pup  13.5940}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
 Ion &[M/H]
&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)\\
\hline
Li I   &    --  &  --  &   -- &    --  &   -- &   -- &    --&     -- &          -- &   -- &   -- &     -- &         0.18:&  -- &     1&    1.34\\
C I    & --0.52 & 0.15 &    7 &   8.03 &--0.41&  0.07&    10&    8.14&       --0.56&  0.11&     5&    7.99&       --0.77 & 0.00&     2&    7.78\\
N I    &   0.23 & 0.14 &    5 &   8.20 &  0.29&  0.10&     6&    8.26&         0.04&  0.12&     3&    8.01&         0.49 &  -- &     1&    8.45\\
O I    & --0.25 &  --  &    1 &   8.62 &--0.16&  0.31&     2&    8.71&       --0.29&   -- &     1&    8.58&          --  &  -- &   -- &     -- \\
Na I   &   0.05 & 0.18 &    2 &   6.38 &--0.08&  0.10&     3&    6.25&       --0.20&   -- &     1&    6.13&         0.06 & 0.18&     2&    6.39\\
Mg I   &    --  &  --  &   -- &    --  &--0.26&  0.20&     2&    7.32&       --0.52&   -- &     1&    7.06&          --  &  -- &   -- &     -- \\
Al I   & --0.36 & 0.15 &    2 &   6.11 &--0.07&  0.21&     4&    6.40&       --0.16&   -- &     1&    6.31&         0.00 &  -- &     1&    6.47\\
Si I   & --0.08 & 0.12 &   10 &   7.47 &--0.10&  0.08&    27&    7.45&       --0.20&  0.08&    11&    7.35&       --0.19 & 0.10&     9&    7.36\\
Si II  &    --  &  --  &   -- &    --  &  0.06&   -- &     1&    7.61&       --0.07&   -- &     1&    7.49&       --0.21 &  -- &     1&    7.34\\
S I    & --0.21 & 0.19 &    6 &  7.00  &--0.17&  0.25&     4&    7.04&       --0.29&  0.30&     3&    6.92&       --0.13 & 0.23&     2&    7.08\\
Ca I   & --0.13 & 0.15 &    7 &   6.23 &--0.24&  0.04&     6&    6.12&       --0.27&  0.15&     6&    6.09&       --0.17 & 0.16&     3&    6.19\\
Sc I   &    --  &  --  &   -- &    --  &   -- &   -- &    --&     -- &          -- &   -- &    --&     -- &       --0.04 & 0.15&     2&    3.13\\
Sc II  & --0.21 & 0.19 &    3 &   2.96 &--0.16&  0.13&     3&    3.01&       --0.30&  0.13&     3&    2.87&          --  &  -- &   -- &     -- \\
Ti  I  & --0.28 &  --  &    1 &   4.74 &--0.16&  0.06&     3&    4.86&       --0.22&  0.16&     2&    4.80&       --0.20 & 0.19&     5&    4.82\\
Ti II  & --0.15 & 0.09 &    2 &   4.87 &--0.19&  0.09&     2&    4.83&       --0.30&   -- &     1&    4.72&       --0.31 &  -- &     1&    4.71\\
V  I   & --0.17 &  --  &    1 &   3.83 &--0.28&  0.12&     2&    3.72&       --0.09&   -- &     1&    3.91&       --0.32 & 0.16&     6&    3.68\\
V II   & --0.29 &  --  &    1 &   3.71 &--0.27&  0.04&     2&    3.73&       --0.45&  0.16&     2&    3.55&       --0.35 &  -- &     1&    3.65\\
Cr  I  & --0.54 &  --  &    1 &   5.13 &--0.17&  0.06&     5&    5.50&       --0.45&   -- &     1&    5.22&       --0.54 &  -- &     1&    5.13\\
Cr II  & --0.20 & 0.07 &    7 &   5.47 &--0.15&  0.09&     3&    5.52&       --0.27&  0.14&     7&    5.40&       --0.30 & 0.20&     2&    5.37\\
Mn I   & --0.25 & 0.14 &    5 &   5.14 &--0.25&  0.06&     7&    5.14&       --0.28&  0.08&     3&    5.11&       --0.33 & 0.21&     3&    5.06\\
Fe I   & --0.22 & 0.07 &   57 &   7.28 &--0.14&  0.06&   118&    7.36&       --0.30&  0.10&    53&    7.20&       --0.24 & 0.08&    46&    7.26\\
Fe II  & --0.20 & 0.07 &   15 &   7.30 &--0.14&  0.07&    23&    7.36&       --0.28&  0.15&    27&    7.22&       --0.21 & 0.09&     6&    7.29\\
Co I   &    --  &  --  &  --  &    --  &--0.24&  0.08&     3&    4.68&       --0.18&   -- &     1&    4.74&       --0.48 & 0.06&     3&    4.44\\
Ni I   & --0.35 & 0.06 &    4 &   5.90 &--0.20&  0.07&    30&    6.05&       --0.35&  0.10&    10&    5.90&       --0.37 & 0.07&    23&    5.88\\
Cu I   & --0.80 &  --  &    1 &   3.41 &--0.04&  0.05&     2&    4.17&       --0.32&  0.14&     2&    3.89&       --0.47 &  -- &     1&    3.74\\
Zn I   &    --  &  --  &  --  &    --  &  0.15&   -- &     1&    4.75&          -- &   -- &   -- &     -- &          --  &  -- &   -- &     -- \\
Y II   & --0.12 & 0.13 &    5 &   2.12 &  0.06&  0.10&     5&    2.30&       --0.13&  0.07&     6&    2.11&       --0.11 & 0.05&     3&    2.13\\
Zr II  &    --  &  --  &  --  &    --  &--0.27&   -- &     1&    2.33&          -- &   -- &   -- &     -- &       --0.20 &  -- &     1&    2.40\\
La II  &   0.13 &  --  &    1 &   1.35 &  0.23&   -- &     1&    1.45&          -- &   -- &   -- &     -- &         0.27 &  -- &     1&    1.49\\
Ce II  & --0.20 & 0.18 &    2 &   1.35 &  0.10&  0.15&     3&    1.65&       --0.13&  0.24&     5&    1.42&       --0.14 & 0.22&     3&    1.41\\
Pr II  &    --  &  --  &  --  &    --  &--0.12&   -- &     1&    0.59&       --0.28&  0.07&     3&    0.43&       --0.29 &  -- &     1&    0.42\\
Nd II  & --0.12 & 0.39 &    2 &   1.38 &--0.10&  0.13&     5&    1.40&       --0.15&  0.22&     8&    1.35&       --0.12 & 0.22&     6&    1.38\\
Eu II  &   0.18 & 0.11 &    2 &   0.69 &  0.07&   -- &     1&    0.58&       --0.11&  0.12&     2&    0.40&       --0.06 &  -- &     1&    0.45\\
Gd II  &    --  &  --  &  --  &    --  &--0.23&   -- &     1&    0.89&          -- &   -- &    --&     -- &       --0.03 &  -- &     1&    1.09\\
\hline
\end{tabular}
\begin{list}{}{}
\item[] N-- is the number of the line used in analysis.
\end{list}
\end{table*}


%Table 3.
\begin{table*}
{\bf Table   (continued)}\\
\scriptsize
\begin{tabular}{lrrrrrrrrrrrr}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
\multicolumn{1}{c}{}&\multicolumn{4}{c}{BN Pup  13.6731}&
\multicolumn{4}{c}{SV Mon 15.23278}&\multicolumn{4}{c}{VZ Pup  23.1710}\\
\noalign{\smallskip}
\hline
 Ion &[M/H]
&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)&[M/H]&$\sigma$&N&(M/H)\\
\hline
C I    & --0.45&  0.08&     2&8.10& --0.81&   -- &  1&    7.74&--0.83&  0.18&     5&    7.72 \\
N I    &   0.55&  0.08&     2&8.52&$<$0.22&   -- &  1& $<$8.19&  0.02&  0.16&     7&    7.99 \\
O I    & --0.06&  0.04&     3&8.81&   0.21&  0.07&  3&    9.08&--0.10&   -- &     1&    8.77 \\
Na I   &   0.09&  0.02&     2&6.42&   0.10&   -- &  1&    6.43&  0.00&  0.08&     2&    6.33 \\
Mg I   &   0.21&  0.05&     3&7.79& --0.48&   -- &  1&    7.10&--0.15&  0.15&     4&    7.43 \\
Al I   &   0.04&  0.11&     4&6.51& --0.04&  0.12&  6&    6.43&--0.15&  0.11&     2&    6.32 \\
Si I   & --0.01&  0.11&    21&7.54& --0.02&  0.13& 23&    7.53&--0.11&  0.09&    13&    7.44 \\
Si II  &   0.08&   -- &     1&7.63&   0.05&   -- &  1&    7.60&  0.20&   -- &     1&    7.75 \\
S I    &   0.19&  0.16&     4&7.40&   0.24&  0.24&  5&    7.45&--0.22&  0.21&     3&    6.99 \\
Ca I   &   0.04&  0.24&     6&6.40& --0.13&  0.07&  2&    6.23&--0.12&  0.09&     7&    6.24 \\
Sc I   &   0.05&   -- &     1&3.22& --0.07&  0.09&  2&    3.10&   -- &   -- &   -- &     --  \\
Sc II  & --0.08&   -- &     1&3.09& --0.07&   -- &  1&    3.10&--0.16&  0.20&     3&    3.01 \\
Ti  I  & --0.05&  0.13&    13&4.97& --0.11&  0.17& 17&    4.91&--0.23&  0.00&     2&    4.79 \\
Ti II  & --0.02&   -- &     1&5.00&   0.11&   -- &  1&    5.13&--0.33&   -- &     1&    4.69 \\
V  I   & --0.12&  0.10&    11&3.88& --0.22&  0.08& 12&    3.78&  0.12&  0.01&     2&    4.12 \\
V II   & --0.24&  0.06&     3&3.76& --0.09&  0.12&  3&    3.91&--0.26&   -- &     1&    3.74 \\
Cr  I  &   0.07&  0.26&     4&5.74& --0.06&  0.21&  6&    5.61&--0.45&   -- &     1&    5.22 \\
Cr II  &    -- &   -- &    --& -- & --0.02&   -- &  1&    5.65&--0.12&  0.09&     5&    5.55 \\
Mn I   & --0.02&  0.05&     6&5.37&   0.03&  0.15&  4&    5.42&--0.28&  0.04&     5&    5.11 \\
Fe I   &   0.01&  0.06&    85&7.51&   0.00&  0.06&115&    7.50&--0.16&  0.09&    58&    7.34 \\
Fe II  &   0.01&  0.13&    19&7.51&   0.02&  0.04& 12&    7.52&--0.15&  0.08&    15&    7.35 \\
Co I   & --0.23&  0.08&     8&4.69& --0.24&  0.11&  8&    4.68&   -- &   -- &   -- &     --  \\
Ni I   & --0.03&  0.09&    33&6.22& --0.08&  0.07& 33&    6.17&--0.28&  0.08&    10&    5.97 \\
Cu I   & --0.24&   -- &     1&3.97& --0.42&   -- &  1&    3.79&  0.10&   -- &     1&    4.31 \\
Y I    &   0.50&   -- &     1&2.74&   0.19&   -- &  1&    2.43&   -- &   -- &   -- &     --  \\
Y II   &   0.15&  0.05&     3&2.39&   0.16&  0.04&  2&    2.40&--0.06&  0.06&     4&    2.18 \\
Zr II  & --0.17&   -- &     1&2.43&   0.00&   -- &  1&    2.60&   -- &   -- &   -- &     --  \\
La II  &   0.30&   -- &     1&1.52&   0.30&   -- &  1&    1.52&   -- &   -- &   -- &     --  \\
Ce II  & --0.00&  0.14&     4&1.55&   0.08&  0.20&  3&    1.63&--0.11&  0.28&     3&    1.44 \\
Pr II  & --0.15&  0.02&     2&0.56&    -- &   -- &-- &     -- &--0.21&   -- &     1&    0.50 \\
Nd II  &   0.03&  0.18&     8&1.53&   0.16&  0.25&  3&    1.66&  0.02&  0.22&     4&    1.52 \\
Eu II  &   0.07&  0.13&     2&0.58&   0.08&  0.07&  2&    0.59&  0.02&   -- &     1&    0.53 \\
Gd II  &    -- &   -- &    --& -- &   0.12&   -- &  1&    1.24&  0.32&   -- &     1&    1.44 \\
\hline
\end{tabular}
\begin{list}{}{}
\item[] N--  is the number of the line used in analysis.
\end{list}
\end{table*}

\end{appendix}
\end{document}
