\nopagenumbers
\magnification=1000
\hoffset=2.0truecm
\voffset=0.0truecm\hsize= 6.25truecm
\vsize=26truecm
\pretolerance=10000
\tolerance=5000
\hyphenpenalty=100000
\hbadness=10000
\def\kms{km s$^{-1}$} 
\def\cc{$^{\circ}$}
\def\mm{$\mu$m}
\def\cm{cm$^{-1}$}
\def\s {s$^{-1}$~}
\def\arcs{$^{\prime\prime}$}
\def\arcsq{$^{\prime\prime}$$^2$}
\def\prim{$^{\prime}$}
\def\deg{$^{o}$}
\def\h{$^{h}$}
\def\mi{$^{m}$}
\def\se{$^{s}$}
\def\la{$\lambda$}
\def\L{$L_{\odot}$}
\def\ML{$M_{\odot}$ y$^{-1}$}
\def\MS{$M_{\odot}$}
\def\erg{erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$}
\def\K{$^{\circ}K$}
\def\I{{\pr I}}
\def\II{{\pr II}}
\def\III{{\pr III}}
\def\IV{{\pr IV}}
 {\settabs   5\columns
\centerline{Table 5:\qquad HeII Zanstra Temperature}
\vskip 0.5truecm\hrule width  6.75truecm
\vskip 0.05truecm\hrule width  6.75truecm
\vskip 0.3truecm\+ \hfill J.D.                            & 
\hfill F(HeII)                         & 
\hfill F(1335)                         & 
\hfill Ratio                           & 
\hfill $T_Z(HeII)$                     &\cr 
\vskip 0.5truecm\hrule width  6.75truecm
\vskip 0.3truecm\+ \hfill ~~~ High resolution data &\cr
\vskip 0.3truecm\+ \hfill    3739 & 
\hfill      76.29 & 
\hfill       1.66 & 
\hfill      45.96 & 
\hfill   86370 &\cr \+ \hfill    4132 & 
\hfill      66.92 & 
\hfill       1.40 & 
\hfill      47.64 & 
\hfill   86822 &\cr \+ \hfill    4156 & 
\hfill      67.51 & 
\hfill       1.39 & 
\hfill      48.54 & 
\hfill   87060 &\cr \+ \hfill    4385 & 
\hfill      65.77 & 
\hfill       1.27 & 
\hfill      51.95 & 
\hfill   87934 &\cr \+ \hfill    4536 & 
\hfill      60.70 & 
\hfill       1.19 & 
\hfill      51.02 & 
\hfill   87700 &\cr \+ \hfill    4614 & 
\hfill      61.67 & 
\hfill       1.15 & 
\hfill      53.44 & 
\hfill   88305 &\cr \+ \hfill    4735 & 
\hfill      54.28 & 
\hfill       1.10 & 
\hfill      49.36 & 
\hfill   87274 &\cr \+ \hfill    4943 & 
\hfill      55.88 & 
\hfill       1.01 & 
\hfill      55.06 & 
\hfill   88699 &\cr \+ \hfill    4943 & 
\hfill      51.07 & 
\hfill       1.01 & 
\hfill      50.32 & 
\hfill   87520 &\cr \+ \hfill    6777 & 
\hfill      28.75 & 
\hfill       0.61 & 
\hfill      47.09 & 
\hfill   86674 &\cr \+ \hfill    7786 & 
\hfill      26.99 & 
\hfill       0.54 & 
\hfill      49.71 & 
\hfill   87363 &\cr \+ \hfill    7821 & 
\hfill      22.88 & 
\hfill       0.54 & 
\hfill      42.27 & 
\hfill   85326 &\cr \+ \hfill    7828 & 
\hfill      26.84 & 
\hfill       0.54 & 
\hfill      49.61 & 
\hfill   87339 &\cr \+ \hfill    8216 & 
\hfill      25.10 & 
\hfill       0.52 & 
\hfill      48.01 & 
\hfill   86921 &\cr \+ \hfill    8216 & 
\hfill      20.20 & 
\hfill       0.52 & 
\hfill      38.64 & 
\hfill   84225 &\cr \+ \hfill    8565 & 
\hfill      23.98 & 
\hfill       0.50 & 
\hfill      47.56 & 
\hfill   86801 &\cr \+ \hfill    8565 & 
\hfill      25.68 & 
\hfill       0.50 & 
\hfill      50.93 & 
\hfill   87677 &\cr \+ \hfill    9485 & 
\hfill      17.86 & 
\hfill       0.42 & 
\hfill      42.35 & 
\hfill   85352 &\cr \+ \hfill    9638 & 
\hfill      19.19 & 
\hfill       0.40 & 
\hfill      47.93 & 
\hfill   86899 &\cr \+ \hfill    9638 & 
\hfill      19.21 & 
\hfill       0.40 & 
\hfill      47.98 & 
\hfill   86912 &\cr
\vskip 0.3truecm\+ 
\hfill ~~~ Low resolution data &\cr\vskip 0.3truecm 
\+ \hfill    4385 & 
\hfill      60.79 & 
\hfill       1.27 & 
\hfill      48.02 & 
\hfill   86922 &\cr \+ \hfill    4536 & 
\hfill      58.88 & 
\hfill       1.19 & 
\hfill      49.49 & 
\hfill   87308 &\cr \+ \hfill    4614 & 
\hfill      53.88 & 
\hfill       1.15 & 
\hfill      46.69 & 
\hfill   86568 &\cr \+ \hfill    8216 & 
\hfill      19.07 & 
\hfill       0.52 & 
\hfill      36.48 & 
\hfill   83527 &\cr \+ \hfill    8471 & 
\hfill      20.03 & 
\hfill       0.51 & 
\hfill      39.31 & 
\hfill   84434 &\cr \+ \hfill    8565 & 
\hfill      20.26 & 
\hfill       0.50 & 
\hfill      40.18 & 
\hfill   84704 &\cr \+ \hfill    9127 & 
\hfill      20.98 & 
\hfill       0.46 & 
\hfill      45.43 & 
\hfill   86224 &\cr \+ \hfill    9192 & 
\hfill      22.17 & 
\hfill       0.46 & 
\hfill      48.68 & 
\hfill   87096 &\cr \+ \hfill    9255 & 
\hfill      21.69 & 
\hfill       0.45 & 
\hfill      48.32 & 
\hfill   87002 &\cr \+ \hfill    9485 & 
\hfill      16.21 & 
\hfill       0.42 & 
\hfill      38.44 & 
\hfill   84162 &\cr \+ \hfill    9638 & 
\hfill      16.93 & 
\hfill       0.40 & 
\hfill      42.28 & 
\hfill   85332 &\cr 
\vskip 0.3truecm
\hrule width  6.75truecm
 } 
\vskip 0.3truecm
\par
\noindent
{\it Note}: Fluxes are in units of 10$^{-11}$ erg
cm$^{-2}$ s$^{-1}$ for the HeII \la~1640 line,
and of 10$^{-11}$ erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$ A$^{-1}$ for the continuum 
flux at 1335 \AA, both dereddened with E(B-V) = 0.12 .
 \end  
